Title: SC_CRSA1_U52_CTD_M6_S1
Course: TEST_Badge V1

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte SC_CRSA1_U52_CTD_M6_S1

Q: Répondre VRAI pour avoir les points
- Vrai
- Faux
A: Vrai

Q: Le signal suivant est un signal ....

[Image]
- Signal analogique
- Signal logique
- Signal numérique
- Signal alphanumérique
- Aucun des autres cas
A: Signal analogique
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.