Title: Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации _14

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
- Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации.
- Инспектор Ростехнадзора.
- Ответственный за электрохозяйство Потребителя.
- Федеральный орган исполнительной власти.
A: Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации.

Q: Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?
- Диспетчерский персонал.
- Оперативный персонал.
- Оперативно-ремонтный персонал.
- Ремонтный персонал.
- Административно-технический персонал.
A: Административно-технический персонал.

Q: Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?
- Формируется приказ.
- Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний
- Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников.
- Только удостоверением.
A: Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний